Tips Membersih Bunga Tiruan

1. Masak air bercampur sedikit garam kasar sehingga mendidih.

2. Tuang air yang sudah suam ke dalam baldi dan campur dengan cecair pencuci.

3. Rendamkan bunga tiruan selama satu hari.

4. Angkat bunga tiruan dan gantung dalam keadaan terbalik. Kotoran yang masih terlekat pada bunga mudah dibersihkan. Anda hanya perlu pancutkan air menggunakan paip getah.

5. Jemur bunga tiruan, juga dalam keadaan terbalik dan sembur dengan penyembur berkanji seperti yang digunakan untuk melicinkan pakaian yang diseterika.

6. Tunggu sehingga ia kering sebelum digunakan semula